./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 1000 --Ucd 700 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --vacuum_shot 36010 --comment "Horizontalni stab, 1 Kepco, pridani Ecd " --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=-1" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,-10;9000,0;12000,0" --ScanDefinition ""