./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 600 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas He --pressure 10 --comment "Introduction to the experiment, looking for Plasma regime" --diagnostics_langballpenprobe "r_LP_tip=70, f_fg=5000, u_fg=10, r_i=27" --ScanDefinition "0"