./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 600 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 33 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=0,powsup_accel=0" --comment "Ovladani vrat-no preionization"