./Dirigent.sh --discharge --UBt 600 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --comment "the Torino Politecnico, Italy Group 5 PoliTO Group-5 (pWG=16mPa, Capacitor voltage UBt= "