./Dirigent.sh --discharge --UBt 1300 --TBt 0 --Ucd 600 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 30 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=39463" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;8000,-20;22000,0;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;8000,-20;12000,0;24000,-2;25000,0'" --ScanDefinition "39464 39466 " --comment "Miniprojekt GOLEM II dalsi snizovani Ucd"