./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 22 --diagnostics_stripdetector "r_sensor=80,phi_sensor=0" --comment "HXR Time scale from 5 to 100 MHz" --ScanDefinition ""