./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=38911" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --ScanDefinition "38912 38913" --comment "default stab"