./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics_biasingelectrode 5000,0;6000,20;9000,0;14000,0 --ScanDefinition "" --comment "Master test r=70"