./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --Ucd 400 --Tcd 1000 --Tres 2000 --pressure 20 --preionization 1 --diagnostics.stripdetector "r_sensor=80,acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=0" --comment "Strip test arming delay"