./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.stripdetector "r_sensor=27,acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=0" --comment "Strip"