--discharge --UBt 0 --TBt 5 --Ucd 0 --Tcd 5 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --param1 60 --param2 3 --comment Dummy discharge - test napětí 60 V, posunutí o 3ms, změna citlivosti pro Rog. pásek