./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --r_DoubleRakeProbeUpperPinRadialPosition 70 --r_PetiSondaRadialPosition 70 --comment "Ubt back to 1000 V, Ucd 450 V, pressure 10"