./Dirigent.sh --discharge --UBt 600 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 14000 --preionization 1 --gas H --pressure 24 --comment "Technical University of Eindhoven VPS Videoconference for Group 2 Group 3 run 4 larger delay"