./Dirigent.sh --discharge --UBt 600 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --comment "the Torino Politecnico, Italy Group 5 PoliTO Group5 pWG=16mPa, Capacitor voltage UBt= 60"