./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "VA char shot2shot scan - Rail probe" --diagnostics_railprobe "r_rp=85, phi_rp=14, u_vachar=60, u_sign=-1, R_vachar=27" --ScanDefinition "36023 36024"