./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=39109" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --infrastructure.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;11000,-20;22000,0;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;9000,0;12000,-20;24000,0;25000,0'" --ScanDefinition "39121 39124" --comment "Replicate shot 39125"