./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "voice='on',style='dummy',analysis='on', wg_voice='off'" --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Dummy test discharge"