./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --ScanDefinition "" --comment "Biasing Electrode r=70 DRP turned off r=75 isat cleaning via discharges"