./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37378" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='off',vertical_waveform='3000,0;4000,20;12000,20;16000,20;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='3000,0;6000,0;7000,0;12000,0;16000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Pouze vert stab 5 kepec"