./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --Ucd 400 --Tcd 1000 --Tres 2000 --pressure 15 --preionization 1 --comment "Interferometricka linka stale na stredni antene. Pokus o vycentrovani spodni anteny" --ScanDefinition "35997 35998"