./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 6 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=20,powsup_accel=100" --ScanDefinition "38883 38884 38885 38886 38887 38888 38889 38890" --comment "Priprava mereni, ladeni komory"