./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 550 --Tcd 7500 --preionization 1 --gas H --pressure 24 --comment "Technical University of Eindhoven VPS Videoconference for Group 2 Group 3 run 5 final test"