--discharge --UBt 800 --TBt 5 --Ucd 500 --Tcd 5 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --param1 0 --param2 1 --comment Uvodni vyboj pro sondova mereni, upraveny rozsahy na osc, uzemnen stribrny delic