./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 300 --preionization 1 --gas H --pressure 4 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=0,powsup_accel=0" --comment "ovladani_dveri_vypeceno"