./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100"