./Dirigent.sh --discharge --UBt 600 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --comment "National Research Nuclear University MEPhI Group 2 MIPT group2 test discharge UB = 600 UCD = 400 TCD "