./Dirigent.sh --discharge --UBt 1100 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 22 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --comment "Bt scan 4 REs" --ScanDefinition "36726 36727 36728 36729"