./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 15 --comment "U_bias moved to negative part and probe shifted to 70 mm " --diagnostics_langballpenprobe "r_LP_tip=70, f_fg=5000, u_fg=10, r_i=27" --ScanDefinition "36782"