./Dirigent.sh --discharge --UBt 650 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 15 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --comment "Standard test discharge - Filip test of control"