./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 6 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=70,powsup_accel=60" --ScanDefinition " 38894 38895 38896 38897 38898 38899 38900 38901 38902 38903 38904" --comment "upp powsup_accel promereni mezi 60 80   "