./Dirigent.sh --discharge --operation.discharge "style='standard',vacuum_shot='-1'" --infrastructure.bt_ecd "U_Bt=800,t_Bt=0,O_Bt='CW',U_cd=600,t_cd=1200,O_cd='CW'" --infrastructure.preionization "S_device='HotCathode',SW_main='on',U_heater=0,U_accel=0" --infrastructure.workinggas "S_mode='U_v',S_gas='H',p_H=15,U_v=21" --comment "Skupina Gamma / ctvrty vyboj,nulova preionizace --nepripravena komora " --Skupina Gamma / ctvrty vyboj,nulova preionizace nepripravena komora  