./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 600 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37050" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='5000,0;9000,20;17000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='7000,0;8000,-10;10000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Ladeni SW, vakuovy vyboj"