./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Priprava 21_SP_IonTemp_JirkaA_etal" --vacuum_shot 35287 --diagnostics_petiprobe "r_LP_tip=70, f_fg=10000, u_fg=2, r_i=47" --diagnostics_limitermirnovcoils vacuum_shot=35287 --ScanDefinition "0"