./Dirigent.sh --discharge --UBt 300 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --comment "Moscow Institute of Physics and Technology 2020 Group 1 group1 Uel = 400 V Ubt = 300 V"