./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 0 --gas H --pressure 16 --comment "Test Vertikální stabilizace - 5x Kepco intro" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,-20;9000,-20;12000,0" --ScanDefinition "36570"