./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Rizeni horizontalni stabilizace" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=35335" --diagnostics_stabilization "5000,0;5100,-1;6200,0;6800,1;7200,0"