./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 0 --Ucd 0 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 15 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37050" --discharge.position_stabilization radial_switch='on',radial_waveform='5000,0;9000,20;17000,0',vertical_switch='on',vertical_waveform='7000,1;8000,0' --ScanDefinition "" --comment "dummy : SW develop by master"