./Dirigent.sh --discharge --UBt 220 --TBt 1000 --Ucd 220 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Rizeni horizontalni stabilizace" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=35335" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,-2;7000,0;8000,2;10000,0"