./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=38745" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;7000,-10;20000,0;25000,0;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;9000,-10;11000,-5;22000,-2;25000,0'" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --ScanDefinition " " --comment " Bt: CW, CD: CW , sken pres UCD"