--discharge --UBt 800 --TBt 1 --Ucd 500 --Tcd 3 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --vacuum_shot 32761 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --PS4InnerStab 150 --r_polohaPetiSondy 77 --Tch5 8 --comment petisonda, clockwise, r = 77mm