./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 6 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=50,powsup_accel=100" --ScanDefinition " " --comment "UPP shot 14 "