./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Ostry test vertikalni stabilizace" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=35335" --diagnostics_stabilization "2000,0;3000,-4;7000,4;8000,1;10000,0"