./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Testy interferometru - s plazmatem, provizorni galvanicke oddeleni" --ScanDefinition 36375 36376 36377 36778 36779 36780