./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 550 --Tcd 4400 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --comment "Technical University of Eindhoven Videoconference Group 2 group 4 long tau_e attempt"