./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 0 --Ucd 0 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;4000,20;12000,0;25000,2;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;4000,20;7000,20;16000,10;22000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Samotna Vert i Rad Stab 5 Kepec"