./Dirigent.sh --discharge --UBt 220 --TBt 1000 --Ucd 220 --Tcd 2000 --preionization 0 --gas H --pressure 10 --diagnostics.stripdetector "r_sensor=80,acq_time=100,acq_delay=200,acq_mode=0" --comment "Strip test acq_delay=200 VC"