./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Sweeping system commissioning with R_T 1 kOhm .. standard discharge, 1kHz&6V@FG RPT"