--discharge --UBt 800 --TBt 5 --Ucd 500 --Tcd 5 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --param1 0 --param2 1 --comment Finalni vyboj, poloha sondy 65 mm od stredu plazmatu, BPP@#ch4 Tolim@#ch5, obe meri plovouci potencial, za delicem 1:100