./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37210" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;4000,-20;6000,0;7000,20;9000,0',vertical_switch='off',radial_waveform='3000,0;4000,20;6000,0;7000,-20;9000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Vacuum, bez stabilizace, ladeni obou kamer"