--discharge --UBt 800 --TBt 1 --Ucd 500 --Tcd 3 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --vacuum_shot 32761 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --PS4InnerStab 60 --Tch5 4 --comment Vyboj se stabilizaci, posunuti zpozdeni o 4 ms