./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 700 --Tcd 4000 --preionization 1 --gas He --pressure 15 --comment "Looking for Experiment regime" --diagnostics_langballpenprobe "r_LP_tip=70, f_fg=5000, u_fg=8, r_i=27" --ScanDefinition "0"