./Dirigent.sh --discharge --UBt 220 --TBt 1000 --Ucd 220 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --PreionizationPowSup4HeaterVoltage 70 --comment Modest test discharge