./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Rail probe intro - R = 85 mm, angle = 14 mm - jirka malinak" --ScanDefinition "35958 35959 35960"