./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 450 --Tcd 000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=38350" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --comment "test tlaku stupnice"