./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 500 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37368" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;6000,0;12000,14;16000,0;17000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='3000,0;6000,0;7000,0;12000,14;16000,0'" --ScanDefinition "37369" --comment "Plasma, 4vert a 5rad kepec stabilizace zvetseni Ucd"