./Dirigent.sh --discharge --UBt 900 --TBt 1000 --Ucd 600 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 6 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --comment "Ovladani vrat-delay"