./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37540" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;4000,10;12000,0;25000,2;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;4000,-20;7000,-20;16000,10;22000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Plasma,Vert i Rad Stab, rad opacna polarita "