--discharge --UBt 800 --TBt 5 --Ucd 500 --Tcd 5 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --vacuum_shot 32691 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --r_polohaPetiSondy 65 --comment=Martina Lauerova petisonda, r=65