./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 12 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37256" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;6000,0;7000,20;9000,20;12000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='3000,0;6000,0;7000,0;8000,20;12000,0'" --ScanDefinition "37257,37260" --comment "Plasma, s  vertikalni i radialni stabilizaci,pokracovani v  ladeni kamer"