./Dirigent.sh --discharge --UBt 900 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=38042" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;8000,-5;20000,0;25000,0;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;7000,-5;15000,0;19000,0;22000,0'" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --ScanDefinition " " --comment "Master test"