./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 9 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --r_DoubleRakeProbeUpperPinRadialPosition 70 --r_PetiSondaRadialPosition 70 --comment "shot for Marek - 0 on Ubt and Ucd"