./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 12 --Bt_orientation ACW --CD_orientation ACW --diagnostics.stripdetector "acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=3" --comment "strip initial test6 ACW"