./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 12 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37124" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='off',vertical_waveform='5000,0;7000,0;17000,0',vertical_switch='off',radial_waveform='7000,0;7000,0;17000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Plasma "