./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 6 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=38525" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;7000,-20;20000,0;25000,0;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;6000,-20;22000,-2;25000,0'" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --ScanDefinition "38544 38545" --comment "vert stab -20 rad stab -20 trochu driv"