./Dirigent.sh --discharge --UBt 700 --TBt 5000 --Ucd 500 --Tcd 6000 --preionization 1 --gas H --pressure 20 --Bt_orientation ACW --CD_orientation ACW --diagnostics.stripdetector "acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=0" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --comment "ACW r=10"