./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 12 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=" --diagnostics.stripdetector "r_sensor=50,acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=0" --ScanDefinition "" --comment "strip bias floating"