./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=100,powsup_accel=140" --comment "International discharge - higher p, preionization "