./Dirigent.sh --discharge --UBt 220 --TBt 0 --Ucd 220 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Biasing probe test, modest discharge, klestovy ampermetr az u Kepca " --diagnostics_biasingelectrode "5000,0;6000,-5;9000,-5;15000,0" --ScanDefinition "36406 36408"