./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Biasing probe test, plasma substituted with Resistor 25 Ohm" --diagnostics_biasingelectrode "5000,0;6000,5;9000,5;15000,0" --ScanDefinition ""