./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 0 --Ucd 0 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 15 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37050" --infrastructure.radial_stabilization "5000,0;9000,20;17000,0" --infrastructure.vertical_stabilization "14000,1;15000,0" --ScanDefinition "" --comment "dummy : SW develop by master"