./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --comment "Poloha u scintilátoru" --ScanDefinition "36457 36458 36460 36461 36462 36463"