./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 500 --preionization 1 --gas H --pressure 4 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=100,powsup_accel=140" --comment "International discharge - lower p, preionization "