./Dirigent.sh --discharge --UBt 900 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37350" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;6000,0;9000,20;15000,0;16000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='3000,0;6000,0;7000,0;9000,20;15000,0'" --ScanDefinition "37355" --comment "plasma vert rad stab 1 kepco posunuti v case"