./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37124" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;4000,-20;6000,0;7000,20;9000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='3000,0;4000,20;6000,0;7000,-20;9000,0'" --ScanDefinition "" --comment "jedno Kepco, oba smery, vyssi Ucd, radial i vertical obraceni pol behem vyboje, radial obraceny prubeh, s Ucd, bez Ubt"