./Dirigent.sh --discharge --UBt 700 --TBt 1000 --Ucd 550 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 15 --comment "Oliver scan Ubt 700 Ucd 550 p 15" --diagnostics_langballpenprobe "r_LP_tip=70, f_fg=5000, u_fg=5, r_i=27" --ScanDefinition "0"