./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics_stripdetector "r_sensor=80,phi_sensor=0,acq_time=250,acq_delay=100,acq_mode=3" --comment "Test3 acq mode"