./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --vacuum_shot 35984 --comment "Rizeni vertikalni stabilizace - 5x Kepco intro" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=-1" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,0;9000,0;12000,0" --ScanDefinition ""