./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 500 --preionization 1 --gas H --pressure 14 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=40619" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --infrastructure.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='1000,0;8000,-20;10000,-25;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;7000,-20;9500,-25;20000,2;25000,0'" --ScanDefinition "" --comment "REs 14mPa bis"