./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=39390" --infrastructure.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;6000,-10;22000,0;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;9000,10;24000,0;25000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Vacuum discharge"