./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 669 --Tcd 700 --preionization 1 --gas H --pressure 11 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=110,powsup_accel=160" --comment "Wouter en Stijn, Leuven"