./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 500 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --infrastructure.radial_stabilization "5000,0;6000,5;9000,0;12000,0" --infrastructure.vertical_stabilization "5000,0;7000,5;10000,0" --diagnostics_stripdetector "r_sensor=80,phi_sensor=0,acq_time=200,acq_delay=100,acq_mode=3" --comment "Master test"