./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --Bt_orientation ACW --CD_orientation ACW --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;8000,-20;20000,0;25000,2;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;7000,-20;20000,0;19000,2;22000,0'" --ScanDefinition "" --comment "samotna stabilizace"