./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Rizeni horizontalni stabilizace" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=35813" --diagnostics_stabilization "5000,2;6000,2;8000,2;10000,0"