./Dirigent.sh --discharge --UBt 10 --TBt 0 --Ucd 10 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 20 --comment Bt Et tests s 18 V zdrojem misto HV--discharge --UBt 0 --TBt 0 --Ucd 25 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 20 --comment Et tests s 30 V zdrojem misto HV