./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 420 --Tcd 650 --preionization 1 --gas H --pressure 14 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=105,powsup_accel=150" --comment "Gosia i Michal, Warszawa"