./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --comment "Dummy test discharge" --diagnostics.stripdetector "r_sensor=80,acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=0"