./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --PowSup4InnerStab 40 --vacuum_shot 34206 --Tch5 6000 --comment "Plasma discharge InnerStab delay Uquadr 40V "