./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 600 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 17 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37124" --diagnostics.stripdetector "r_sensor=80,phi_sensor=0,acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=3" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='5000,0;9000,5;17000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='7000,0;7000,20;17000,0'" --ScanDefinition "37142" --comment "Ladeni rezimu, plazma vyboj , referencni "