./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 1000 --Ucd 700 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas He --pressure 15 --comment "PROBLEM with probe position, from 70 again" --diagnostics_langballpenprobe "r_LP_tip=70, f_fg=5000, u_fg=8, r_i=27" --ScanDefinition "36868 36869 36871 36873"