./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --PowSup4InnerStab 20 --comment "Discharge with inner stabilization PS check parameters better"