./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 450 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 12 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=100,powsup_accel=50" --comment "Ovladani vrat 2"