./Dirigent.sh --discharge --UBt 0 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Dummy test discharge" --diagnostics.doublerakeprobe "r_First_Tip=65, X_mod=222222222220, I_SilverBox=12"