./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=37324" --discharge.position_stabilization "main_switch='off',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;6000,0;7000,20;12000,0;13000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='3000,0;6000,0;7000,0;8000,20;12000,0'" --ScanDefinition "" --comment "Plasma bez vertikalni i radialni stabilizaci, ladeni notebooku pro kamery"