--discharge --UBt 00 --TBt 1 --Ucd 00 --Tcd 3 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --vacuum_shot -1 --Bt_orientation ACW --CD_orientation ACW --PS4InnerStab 40 --Tch5 0 --comment Dummy test discharge