./Dirigent.sh --discharge --UBt 600 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --comment "Testy interferometru - vakuum, vlnovody stale odpojeny, nyni namireny proti sobe - jen tak" --ScanDefinition 36375 36376 36377 36778