./Dirigent.sh --discharge --UBt 1100 --TBt 5000 --Ucd 650 --Tcd 11000 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --Bt_orientation ACW --CD_orientation ACW --diagnostics.stripdetector "acq_time=100,acq_delay=100,acq_mode=0" --comment "ACW r=10"