./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 400 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --comment "ovladani_dveri_2"