./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 600 --Tcd 400 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=110,powsup_accel=150" --comment "Roberto, Milan II"