./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 500 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Testy nastaveni Rogowskeho pasku: po uprave rozsahu Ch3 osciloskopu 100mV->200mV"