--discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 550 --Tcd 100 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment=National Research Nuclear University MEPhI Group 3 Dolgoprudniy, Uet = 550, UBt = 1000, P = 10, v.4