./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 000 --Ucd 666 --Tcd 666 --preionization 1 --gas H --pressure 13 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=107,powsup_accel=150" --comment "Petra e Margherita, Perugia e Sedriano"