./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --comment "Plasma position scripts intro " --vacuum_shot 33502