./Dirigent.sh --discharge --UBt 1300 --TBt 1000 --Ucd 550 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --Bt_orientation CW --CD_orientation CW --r_PetiProbeRadialPosition 85 --comment "Standard test discharge ML, r = 85, 50kHz, R = 22 ohm"