./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 450 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 8 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=50,powsup_accel=150" --comment "ovladani_dveri_1"