./Dirigent.sh --discharge --UBt 500 --TBt 0 --Ucd 400 --Tcd 0 --preionization 1 --gas H --pressure 18 --comment "Moscow Institute of Physics and Technology 2021 Group 1 Group 1, Ub = 500 V, Ucd = 400 V"