./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 1000 --Ucd 220 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --vacuum_shot 36010 --comment "Pomale intro" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=-1" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,-5;11000,-5;12000,0" --ScanDefinition ""