./Dirigent.sh --discharge --UBt 1200 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 20 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=39490" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --discharge.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='3000,0;6000,-5;8000,-20;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;8000,-5;12000,-10;15000,-20;30000,0'" --ScanDefinition "39492 39499" --comment "stabilizace 7"