./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 0 --comment "Rizeni horizontalni stabilizace" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=-1" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,0;7000,0;8000,0;10000,0"