./Dirigent.sh --discharge --UBt 00 --TBt 1000 --Ucd 0 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 10 --comment "Integrace stabilizace" --diagnostics_limitermirnovcoils vacuum_shot=35335 --diagnostics_stabilization 5000,0;5100,7;5200,5;6200,-10;6800,1;7200,0