./Dirigent.sh --discharge --UBt 1300 --TBt 0 --Ucd 700 --Tcd 1000 --preionization 1 --gas H --pressure 20 --diagnostics.limitermirnovcoils "vacuum_shot=40722" --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=80,powsup_accel=100" --infrastructure.position_stabilization "main_switch='on',radial_switch='on',vertical_waveform='1000,0;8000,-20;10000,-25;12000,-10;30000,0',vertical_switch='on',radial_waveform='2000,0;3000,0;7000,-20;9500,-25;10000,-20;30000,2;25000,0'" --ScanDefinition "" --comment "test ECE previos session param"