./Dirigent.sh --discharge --UBt 800 --TBt 1000 --Ucd 450 --Tcd 2000 --preionization 1 --gas H --pressure 16 --vacuum_shot 35866 --comment "Rizeni horizontalni stabilizace - 2x Kepco .. cont" --diagnostics_limitermirnovcoils "vacuum_shot=-1" --diagnostics_stabilization "5000,0;6000,-20;8000,-20;10000,0"