./Dirigent.sh --discharge --UBt 1000 --TBt 0 --Ucd 500 --Tcd 350 --preionization 1 --gas H --pressure 9 --discharge.preionization "main_switch='on',powsup_heater=60,powsup_accel=100" --comment "UPP skupina DM zmena napatia ziarovky"